------------------------  CTTY - Comando DOS Interno  --------------------------

CTTY permette di modificare la periferica (device) dalla quale si impostano i
comandi.

FORMATO:   CTTY device

DOVE:

   device - Š uno dei nomi riservati che serve a determinare la periferca che
            si vuole usare (AUX, COM1, COM2, CON, PRN, NUL).


ESEMPIO:   Si vuole utilizzare una periferica ausiliaria collegata alla porta
AUX quale la stampante o il modem:

           CTTY AUX
